<template>
  <b-container
    :style="{ display: 'flex', 'flex-direction': 'column' }"
    fluid="xxl pt-0 m-0"
  >
    <page-title :description="$t('RAID.cache')" />
    <data-tabs
      :slots="raidSlots"
      :switch-tab="switchRaidSlot"
      :current-tab="currentRaidSlot"
      :slot-width="100"
      :slider-width="79"
      style="margin-top: 16px"
    />
    <page-section class="bootstrap-table__section info_section">
      <span class="bold-16px">{{ $t('RAID.cache_info') }}</span>
      <b-table
        responsive="md"
        show-empty
        class="table-rounded"
        no-border-collapse
        :items="items"
        :fields="fields"
        :empty-text="$t('global.table.emptyMessage')"
      >
      </b-table>
    </page-section>
  </b-container>
</template>

<script>
import PageTitle from '@/components/Global/PageTitle';
import PageSection from '@/components/Global/PageSection';
import DataTabs from '@/components/Global/SilaComponents/DataTabs';

export default {
  components: { PageTitle, PageSection, DataTabs },
  data() {
    return {
      currentRaidSlot: 1,
      raidSlots: [
        { id: 1, name: 'Контроллер 1' },
        { id: 2, name: 'Контроллер 2' },
        { id: 3, name: 'Контроллер 3' },
      ],
      fields: [
        {
          key: 'parametr',
          label: 'Параметр',
          formatter: this.dataFormatter,
          thStyle: { width: '50%' },
        },
        {
          key: 'value',
          label: 'Значение',
          formatter: this.dataFormatter,
        },
      ],
      items: [
        {
          parametr: 'Статус наличия',
          value: 'Есть',
        },
        {
          parametr: 'Текущее значение занятой емкости',
          value: '1 024 000 Мб',
        },
        {
          parametr: 'Текущее значение свободной емкости',
          value: '1 004 256 Мб',
        },
        {
          parametr: 'Статус наличия BBU',
          value: 'Есть',
        },
        {
          parametr: 'Статус наличия FBU',
          value: 'Нет',
        },
        {
          parametr: 'Состояние BBU',
          value: 'Готов',
        },
        {
          parametr: 'Состояние FBU',
          value: 'Заряжается',
        },
        {
          parametr: 'Номинальная емкость',
          value: '1 004 256 Мб',
        },
      ],
    };
  },
  methods: {
    switchRaidSlot(period) {
      this.currentRaidSlot = period;
    },
  },
};
</script>
<style lang="scss" scoped>
.bold-16px {
  display: block;
  margin: 0 0 16px 0;
}
</style>
